LIBRARY	DB

DESCRIPTION 'DB library, version 9.6  Copyright (C) MIT 1996.  All rights reserved.'

EXETYPE	WINDOWS

STUB	'WINSTUB.EXE'

CODE	PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

DATA	PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE	0

EXPORTS
    annopen	 @1
    isigopen	 @2
    osigopen	 @3
    osigfopen	 @4
    dbinit	 @5
    getvec	 @6
    putvec	 @7
    getann	 @8
    ungetann	 @9
    putann	@10
    isigsettime	@11
    isgsettime	@12
    iannsettime	@13
    ecgstr	@14
    strecg	@15
    setecgstr	@16
    annstr	@17
    strann	@18
    setannstr	@19
    anndesc	@20
    setanndesc	@21
    timstr	@22
    mstimstr	@23
    strtim	@24
    datstr	@25
    strdat	@26
    adumuv	@27
    muvadu	@28
    aduphys	@29
    physadu	@30
    calopen	@31
    getcal	@32
    putcal	@33
    newcal	@34
    flushcal	@35
    getinfo	@36
    putinfo	@37
    newheader	@38
    setheader	@39
    dbquit	@40
    sampfreq	@41
    setsampfreq	@42
    getcfreq	@43
    setcfreq	@44
    getbasecount @45
    setbasecount @46
    setbasetime	@47
    dbquiet	@48
    dbverbose	@49
    dberror	@50
    setdb	@51
    getdb	@52
    setibsize	@53
    setobsize	@54
    dbfile	@55
    dbflush	@56
    setgvmode	@57
    getframe	@58
    dbgetskew	@59
    dbsetskew   @60
    dbgetstart	@61
    dbsetstart	@62
    getspf	@63
    WEP		@64 RESIDENTNAME
